 LIBRARY
 EXETYPE   WINDOWS
 CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
 DATA      PRELOAD MOVEABLE SINGLE
 HEAPSIZE  1024
 EXPORTS
	  WEP                @1 RESIDENTNAME
	  set_entry_point    @2
	  mexFunction        @3
	  mexAtExitFcn       @4
