LIBRARY irbgrab.dll
EXPORTS
	getlut@8	@1	NONAME
	sendcommand@16	@2	NONAME
	closegrabber@4	@3	NONAME
	stopgrabber@4	@4	NONAME
	getimgwidth@4	@5	NONAME
	getimgheight@4	@6	NONAME
	gethwnd		@7	NONAME
	getcalib@12	@8	NONAME
	grabvalues@12	@9	NONAME
	grabframe@16	@10	NONAME
	grabpicture@12	@11	NONAME
	startgrabber@4	@12	NONAME
	releasegrabber@4 @13	NONAME
	initgrabber@12	@14	NONAME
