LIBRARY  VCALL0

DESCRIPTION 'Win386 VCALL0 Device (Version 1.10)'

EXETYPE  DEV386

SEGMENTS
        _LTEXT PRELOAD NONDISCARDABLE
        _LDATA PRELOAD NONDISCARDABLE
        _ITEXT CLASS 'ICODE' DISCARDABLE
        _IDATA CLASS 'ICODE' DISCARDABLE
        _TEXT  CLASS 'PCODE' NONDISCARDABLE
        _DATA  CLASS 'PCODE' NONDISCARDABLE

EXPORTS
        VCALL0_DDB @1
