LIBRARY  HDSLEEP

DESCRIPTION 'Win386 HDSLEEP Device (Version 1.00)'

EXETYPE  DEV386

SEGMENTS
	_LTEXT PRELOAD NONDISCARDABLE
	_LDATA PRELOAD NONDISCARDABLE
	_ITEXT CLASS 'ICODE' DISCARDABLE
	_IDATA CLASS 'ICODE' DISCARDABLE
	_TEXT  CLASS 'PCODE' NONDISCARDABLE
	_DATA  CLASS 'PCODE' NONDISCARDABLE

EXPORTS
	HDSLEEP_DDB @1
